]^2

[GeV 2Q 10^210^310

]^2 [pb/GeV 2 /dQ σd

-2 10 -1 10 1 10 210 310 D* production in DIS

H1 data H1 data (prel.) RAPGAP (CTEQ65m) RAPGAP (CTEQ6l) CASCADE (A0) H1

0.02 < y < 0.7 (D*) | < 1.5 η| (D*) > 1.5 GeV Tp

2

1