)[GeV] π ) - M(K ππ M(K

0.14 0.15 0.16 0.17

Entries / 0.5 MeV

0

1000

2000

3000

2 < 2 GeV 2Q < 285 GeV Pγ 100 < W

(D*) > 1.8 GeV tp (D*)| < 1.5 η|

H1 Preliminary HERA II Fast Track Trigger

+π ^- + K -π ^+K