(D*) η -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5

(D*)[nb/GeV] ηd_t /dp σ^2d

0 5 10 15 20 H1 Preliminary HERA II

(D*) < 2.5 GeV t 1.8 < p

D* in Photoproduction

(D*) η -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5

(D*)[nb/GeV] ηd_t /dp σ^2d

0 1 2 3 4 5 H1 Preliminary HERA II

(D*) < 4.5 GeV t 2.5 < p

D* in Photoproduction

(D*) η -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5

(D*)[nb/GeV] ηd_t /dp σ^2d

0 0.1 0.2 0.3 0.4 H1 Preliminary HERA II

(D*) < 12.5 GeV t 4.5 < p

D* in Photoproduction

H1 data (prel.)

FMNR (CTEQ5f3)

< 1.7 GeV c 1.3 < m 2 t+p^2_c=m 2 0μ < 4 0μ/_fμ

1 < < 2 0μ/_rμ

0.5 <