z(D*)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

/dz [pb] σd

0

200

400

600 2 D* production at high Q

0 H1 data (prel.) RAPGAP (CTEQ65m) CASCADE (A0) HVQDIS (MRST2004FF3nlo)

H1 Preliminary HERA II

2 < 1000 GeV 2 100 < Q 0.02 < y < 0.7 (D*) | < 1.5 η| (D*) > 1.5 GeV Tp