M(D*p) [ GeV ]

2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Entries per 10 MeV

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

p ^+ p + D* -D* wrong charge D D* Monte Carlo

0 2 4 6 8

HERA I data

(in HERA II phase space) high proton momentum

H1 Preliminary