0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

x_L

F^{LN}_2(Q^2,x,x_L)

Q^2 = 7.3 GeV^2 x = 1.0Ξ10^{-3}

H1 Preliminary

H1 data (prelim.) HERA-II RAPGAP π^+-exch MC DJANGO MC