F^{LN(3)}_2(x_L= 0.73)/Γ_π , Γ_π = 0.131

0.2

0.4

0.6

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} β

Q^2 = 7.3

0.2

0.4

0.6

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} β

Q^2 = 11

0.2

0.4

0.6

10^{-3} 10^{-2} β

Q^2 = 16

0.2

0.4

0.6

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} β

Q^2 = 24

0.2

0.4

0.6

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} β

Q^2 = 37

0.2

0.4

0.6

10^{-3} 10^{-2} β

Q^2 = 55

0.2

0.4

0.6

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} β

Q^2 = 82

H1 data (prelim.)

HERA-II

2/3 F_2 H1 2000

GRV-π LO (revisited)

ABFKW-π Set 1 NLO

H1 Preliminary