0 2000

4000

6000

8000 x 10^2

0.75 1 1.25 1.5 0 2000

4000

6000

8000

10000 x 10

0.75 1 1.25 1.5

0 2000

4000

6000

8000

10000 x 10^2

0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2

m(π^+π^−) ΜGeVΝ entries per 25 MeV

Fit B(m)

H1 Data Prel. a) H1 Preliminary

m(π^+π^−) ΜGeVΝ entries per 25 MeV

H1 Data Prel. Fit − B(m) ω refl. K^{∗0} refl.

b) ρ^0

f_0 f_2

H1 Preliminary

m(K^Απ ) ΜGeVΝ entries per 25 MeV

Α

Fit B(m) all refl. K^{∗0} signal

H1 Data Prel.

c) K^{∗0}

H1 Preliminary

m(K^+K^−) ΜGeVΝ entries per 2 MeV

Fit B(m) ϕ signal

H1 Data Prel.

H1 Preliminary d) ϕ

0 5000

10000

15000

20000

1 1.02 1.04 1.06