-2 10^{-1}10 1 0

50

100

150

200 2

= 7 GeV 2Q

-2 10^{-1}10 1 0

50

100

150

200 2

11 GeV

-2 10^{-1}10 1 0

50

100

150

200 2

18 GeV

-2 10^{-1}10 1 0

50

100

150

200 2

32 GeV

-2 10^{-1}10 1 0

50

100

150

200 2

65 GeV

-2 10^{-1}10 1 0

50

100

150

200

0

200 2

120 GeV

-2 10^{-1}10 1 0

50

100

150

200

0

200 2

200 GeV

-2 10^{-1}10 1 0

50

100

150

200

0

200 2

440 GeV

Data HERA II CASCADE (A0)

H1Preliminary

eD*X → ep

y

]^2 [nb GeV 2 /dydQ σ ^2d^4Q

1 -1 10 -2 10 -1 10 -2 10 0

100

200 0

100

200 0

100

200