Extrapolation Factor Ratio CASCADE/HVQDIS

Q =^2

0

1

2 7 GeV^2 11GeV^2 18GeV^2

0

1

2 32GeV^2 65GeV^2 120GeV^2

0

1

2 200GeV^2 440GeV^2

x 10^{-5} 10^{-3} 10^{-5} 10^{-3} 10^{-1}