H1 CHARM CROSS SECTION IN DIS

0

0.2

0.4

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}

Q^2= 6.5 GeV^2

x σ^{ψcc} _

x

0

0.2

0.4

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}

Q^2= 12 GeV^2

x

0

0.2

0.4

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}

Q^2= 20 GeV^2

x

0

0.2

0.4

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}

Q^2= 35 GeV^2

x

0

0.2

0.4

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}

Q^2= 60 GeV^2

x

0

0.2

0.4

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}

Q^2= 120 GeV^2

x

0

0.2

0.4

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}

Q^2= 200 GeV^2

H1 Preliminary x 0

0.2

0.4

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}

Q^2= 400 GeV^2

x

H1 HERA I H1 HERA II (Prel.) H1 D HERA II (Prel.)