H1 PRELIMINARY

W [GeV]

10 100

]^2 b/GeV μ /dt [ pγσd

100 μ

2 t = -0.01 GeV

W [GeV]

10 100

]^2 b/GeV μ /dt [ pγσd

100 μ

2 t = -0.03 GeV

W [GeV]

10 100

]^2 b/GeV μ /dt [ pγσd

100 μ

100^2 t = -0.07 GeV

W [GeV]

10 100

]^2 b/GeV μ /dt [ pγσd

10 μ

2 t = -0.12 GeV

W [GeV]

10 100

]^2 b/GeV μ /dt [ pγσd

10 μ

2 t = -0.19 GeV

W [GeV]

10 100

]^2 b/GeV μ /dt [ pγσd

10 μ

2 t = -0.26 GeV

W [GeV]

10 100

]^2 b/GeV μ /dt [ pγσd

1 μ

1

2 t = -0.38 GeV

W [GeV]

10 100

]^2 b/GeV μ /dt [ pγσd

1 μ

1

2 t = -0.48 GeV

W [GeV]

10 100

]^2 b/GeV μ /dt [ pγσd

1 μ

1 2 t = -0.58 GeV

W [GeV]

10 100

]^2 b/GeV μ /dt [ pγσd

1 μ

1 2 t = -0.65 GeV

W [GeV]

10 100

]^2 b/GeV μ /dt [ pγσd

1 μ

1^2 t = -0.75 GeV

W [GeV]

10 100

]^2 b/GeV μ /dt [ pγσd

0.1 μ

2 t = -0.85 GeV

W [GeV]

10 100

]^2 b/GeV μ /dt [ pγσd

0.1 μ

2 t = -0.95 GeV^{Photoproduction} 0ρ Elastic

Omega

H1 ’05 Preliminary

H1 ’93

ZEUS ’94 LPS

ZEUS ’94

ZEUS ’95 Fit Correlated Errors