pdx (+)(-) dn (1/N)

-1 10

1

10 H1 Preliminary H1 Prelim. pos H1 Prelim. neg

2 < 8,000 GeV 2 100 < Q

(a)

CDM CDM, pos CDM, neg

Asymmetry

0

0.1

0.2

(b)

H1 Preliminary PS CDM HERWIG SCI

px 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Asymmetry

0

0.1

0.2

(c)

CDM - hadron

CDM - quark