Discriminator D

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Events

0 100 200 300 400

0 Discriminator D

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Events

0

100

200

0

Discriminator D

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Events

0

50

100

0 Discriminator D

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Events

0 50 100 150

0

H1 HERA II (prel.) Sum Signal Background

<7 GeV γ T a) 6<E

H1 preliminary <8.5 GeV γ T b) 7<E

<10 GeV γ T c) 8.5<E <15 GeV^γ_T d) 10<E