[GeV]

Squark M 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 -3 10

-2 10

-1 10

1

M

1

11k ’λ (k=1,2)

M

1

-1 H1 13.5 pb

)^{-1} p 183 pb - SUSY at HERA (e pR Search for Squarks in

Excluded at 95% CL

= 2 β tan = -200 GeV μ = 80 GeV 2 M =90 GeV

slepton M

H1 Preliminary

M

1

M

1

M

1

M

1