H1 PRELIMINARY^{H1 VFPS Preliminary}

H1 FPS Preliminary

H1 LRG Preliminary x 0.81

H1 LRG Published x 0.81

H1 2006 DPDF Fit B x 0.81

H1 2006 DPDF Fit B x 0.81 (extrapol.)

D(3)

rσ_{IP}x

0.01 0.02 0.03 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02 0.03 IPx

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04^2

=5.5 GeV 2Q =0.011 β

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04 =0.022 β

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04 =0.045 β

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04 =0.089 β

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04 =0.178 β

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04 =0.355 β

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04 =0.708 β

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04^2

=10.5 GeV 2Q

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04^2 =17.0 GeV 2Q

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04^2 =24.0 GeV 2Q

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04^2 =37.0 GeV 2Q

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04^2 =65.0 GeV 2Q

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04

0 0.01 0.02 0.03

0.02

0.04