H1 PRELIMINARY^{H1 VFPS PreliminaryH1 FPS Preliminary}_{H1 LRG Preliminary x 0.81}^{H1 LRG Published x 0.81H1 2006 DPDF Fit B x 0.81}_{H1 2006 DPDF Fit B x 0.81 (extrapol.)}

D(3)

rσ_{IP}x

2 10 10^2

10 10^2

10 10^2

10 10^2

10 10^2

10 10

]^2

[GeV 2Q

1 10^210

0.02

0.04

0.06 =0.017 β =0.0003 IPx 1 10^210

0.02

0.04

0.06 =0.027 β

1 10^210

0.02

0.04

0.06 =0.043 β

1 10^210

0.02

0.04

0.06 =0.067 β

1 10^210

0.02

0.04

0.06 =0.110 β

10^210

0.02

0.04

0.06 =0.170 β

10^210

0.02

0.04

0.06 =0.270 β

10^210

0.02

0.04

0.06 =0.430 β

10^210

0.02

0.04

0.06 =0.670 β

1 10^210

0.02

0.04

0.06 =0.0010 IPx

1 10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06 =0.0030 IPx

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06 =0.011 β

10^210

0.02

0.04

0.06 =0.022 β

10^210

0.02

0.04

0.06 =0.045 β

10^210

0.02

0.04

0.06 =0.089 β

10^210

0.02

0.04

0.06 =0.178 β

10^210

0.02

0.04

0.06 =0.355 β

10^210

0.02

0.04

0.06 =0.708 β

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06 =0.002β

=0.035 IPx 10^210

0.02

0.04

0.06 =0.006β

10^210

0.02

0.04

0.06 =0.018β

10^210

0.02

0.04

0.06 =0.056β

10^210

0.02

0.04

0.06 =0.178β

10^210

0.02

0.04

0.06 =0.562β

10^210

0.02

0.04

0.06 =0.050 IPx

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06 =0.075 IPx

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06 =0.002 β =0.010 IPx 10^210

0.02

0.04

0.06 =0.004 β

10^210

0.02

0.04

0.06 =0.007 β

10^210

0.02

0.04

0.06 =0.013 IPx

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06 =0.017 IPx

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06 =0.022 IPx

10^210

0.02

0.04

0.06

10^210

0.02

0.04

0.06