0.5 1 1.5 σ_{NC}

1

Q^2=3.5GeV^2 Q^2=5GeV^2 Q^2=6.5GeV^2 Q^2=8.5GeV^2

0.5 1 1.5 σ_{NC}

1 1

Q^2=12GeV^2 Q^2=15GeV^2

10^{-3} 1 x

Q^2=20GeV^2

10^{-3} 1 x

Q^2=25GeV^2

10^{-3} 1 x

0.5 1 1.5 σ_{NC}

1

Q^2=35GeV^2

10^{-3} 1 x

Q^2=45GeV^2

E_p=820GeV

PDF a la HERAPDF1.0

PDF a la H1PDF2000