0.02

0.04

0.06

0 2

dσ/dΔϕ(nb/rad)

2.0 Λ ln(x_{jet} / x) Λ 4.0

H1 preliminary CDM CASCADE RAPGAP E scale un.

forward jet + central jet

0

0.02

0.04

0.06

0 2

4.0 Λ ln(x_{jet} / x) Λ 5.75

0.75 1 1.25

0 1 2 3

R

0.75 1 1.25

1 2 3

Δϕ(rad)