0 1 2 3

*ηd dn N 1

0 2 4 0

1

2

3 0.0001 < x < 0.00024 2 < 10 GeV 2 5 < Q

0 2 4 0

1

2

3 0.00024 < x < 0.0005 2 < 10 GeV 2 5 < Q

0 2 4 0

1

2

3 0.0005 < x < 0.002 2 < 10 GeV 2 5 < Q

0 1 2 3

0 2 4 0

1

2

3 0.0002 < x < 0.00052 2 < 20 GeV 2 10 < Q

0 2 4 0

1

2

3 0.00052 < x < 0.0011 2 < 20 GeV 2 10 < Q

0 2 4 0

1

2

3 0.0011 < x < 0.0037 2 < 20 GeV 2 10 < Q

0 1 2 3

0 2 4 0

1

2

3 2 < 100 GeV 2 20 < Q 0.0004 < x < 0.0017

0 2 4 0

1

2

3 2 < 100 GeV 2 20 < Q

0.0017 < x < 0.01

0 2 4 0

1

2

3

H1 data (prelim.) RAPGAP DJANGOH CASCADE

H1 Preliminary * < 1 GeV T p ° < 155 θ <° 10_{lab}

0 2 4 0 2 4 0 2 4 6 *η