) [deg] γθ,_eθ min(

155 160 165 170 number of events

200 400 600 800

) [deg] γθ,_eθ max(

155 160 165 170 number of events

500 1000

1500

2000

2000 H1 preliminary data

MC prediction background syst. uncert. rejected

) [GeV] γ,E_e min(E

5 10 15 number of events

500 1000

1500

2000

) [GeV] γ,E_e max(E

10 15 20 number of events

500 1000

1500

2000

H1 QED Compton luminosity