[GeV]

miss TP 0 0.5 1 1.5 2 number of events

1 10 210 310 410

1

410 H1 preliminary data

QEDC elastic [76.81%] QEDC p-diss [6.86%] QEDC inelastic [6.73%] DVCS elas [2.12%] DVCS p-diss [0.56%] GRAPE [1.15%] RAPGAP+DJANGO [2.76%] DIFFVM rho [1.96%] DIFFVM omega [0.41%] DIFFVM phi [0.27%] DIFFVM J/Psi [0.19%] DIFFVM J/Psi gp [0.01%] DIFFVM Psi’ [0.17%] DIFFVM Upsilon gp [0.02%]

H1 QED Compton luminosity