[nb]

eYX(D*) → epσ

0

0.2

0.4

D* in diffractive DIS

H1 Preliminary data

scale variation

⊕ _cm

NLO QCD, H1 2006 Fit B

2 < 100 GeV 2 5 < Q < 0.03 IPx 0.02 < y < 0.65 < 1.6 GeV YM > 1.5 GeV

T,D*

p^2

|t| < 1 GeV < 1.5 D*η -1.5 <