[GeV] Wm 80 81 82 83 84

[GeV] Zm

91

92

93

94 95 H1 preliminary

C.L.

) 68% Z,m W (PDF,m Fit from PDG Z ), m W (PDF,m Fit from PDG W ), m Z (PDF,m Fit PDG 2014

= 0.220

WΘ^2sin = 0.225

WΘ^2sin = 0.230

WΘ^2sin