Correlation coefficient

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Bin norm. incl. jet

1 7 13 19 25 3137 43

Bin norm. incl. jet

1 7 13 19 25 31 37 43

Bin norm.dijet

1 7 13 19 25 3137 43

Bin norm.dijet

1 7 13 19 25 31 37 43

Bin norm.trijet

1 5 91317212529

Bin norm.trijet

1 5 9 13 17 21 25 29

Bin 2Q

Norm. incl. jet

Norm. dijet

Norm.trjet

Statistical correlations H1 (prel.)