[GeV] Rμ 67 10 20 30 100 200

)_Rμ(_sα

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

0.22^{World average 2016}_{[NNLO]}

H1 jets

[NNLO+NLLA+K]

JADE 3-jet rate

) [NNLO] et al.

(Dissertori, 3 ALEPH y

[NNLO] 23 OPAL y

[NNLO] t CMS t LO] 3[N GFitter EW fit

et al. (preliminary) H1

[GeV] Rμ 7 10 20 30 100 200

) _Z(m sα

0.10

0.11

0.12

0.13