)_Z(m sα 0.11 0.115 0.12 0.125

[2016]

World average

[NNLO]

H1 jets

[NNLO]

H1 dijets

[NNLO]

H1 inclusive jets 2 HERA-II high-Q 2 HERA-II low-Q 2 HERA-I low-Q 2 GeV high-Q 300 [all NNLO]

H1 dijets 2 HERA-II high-Q 2 HERA-II low-Q 2 HERA-I high-Q 2 HERA-I low-Q 2 GeV high-Q 300 [all NNLO]

H1 inclusive jets

et al. (preliminary) H1