b/GeV] μ [_{-π+π} Y)/dm -π^+π→ pγ(σd

-2 10

-1 10

1

10 210 data - . uncert.

ding o fit ext. S )^0ρ

- rel. BW( - non-resonant ’)ρ - rel. BW( - interference terms o

[GeV]

-π^+πm

0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2

bin data/<fit>

0.5 1 1.5

H1Preliminary_2

< 0.1 GeV 2Q 10 GeV

≤ _Y < M pm