b/GeV] μ p)/dm [ -π^+π→ pγ(σd

-10 0 10 20 30 40 50 60 70^{data}_{- . uncert.}

fit function )^0ρ

- rel. BW( - non-resonant )ω - rel. BW( - interference terms data - . uncert.

[GeV]

-π^+πm

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3

bin data/<fit>

0.6 1 1.4

H1Preliminary_2

< 0.1 GeV 2Q p = m YM [GeV] < 35 pγ 33 < W