H1 and ZEUS preliminary

-5 0 5 10 15 20 25 30 35

0.108 0.11 0.112 0.114 0.116 0.118 0.12 0.122 0.124

α_S(M^2_Z) χ^2- χ^2_{min}

NNLO, inclusive + jet data Q^2_{min} = 3.5 GeV^2 Δχ^2 = 1 α_s-free fit uncertainties:

experimental model/param. hadronisation scale