0

0.005

0.01

0 20 40 60 80 100 120 140

150 Λ Q^2 Λ 275 GeV^2 data NLO⊗(1+δ_{had}) LO⊗(1+δ_{had}) RAPGAP

NLO uncertainty H1

0

0.005

0.01

0 20 40 60 80 100 120 140

275 Λ Q^2 Λ 575 GeV^2 phase space

0

0.01

0 20 40 60 80 100 120 140

1/σ_{DIS} dσ_2/dθ_{fwd} [deg^{-1}]

575 Λ Q^2 Λ 5 000 GeV^2

0

0.01

0.02

0 20 40 60 80 100 120 140

5 000 Λ Q^2 Λ 10 000 GeV^2

0

0.02

0.04

0 20 40 60 80 100 120 140

θ_{fwd} [deg]

Q^2 Γ 10 000 GeV^2