0

0.25

0.5

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

150 Λ Q^2 Λ 275 GeV^2 data NLO⊗(1+δ_{had})

RAPGAP

NLO uncertainty

NLO quark induced H1

0

0.25

0.5

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

275 Λ Q^2 Λ 575 GeV^2

0

0.5

1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

1/σ_{DIS} dσ_2/dx_p

575 Λ Q^2 Λ 5 000 GeV^2

0

1

2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

5 000 Λ Q^2 Λ 10 000 GeV^2

0

2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

x_p

Q^2 Γ 10 000 GeV^2