0

0.1

0 100 200 300 t' Λ 0.08 GeV^2

1/σ dσ/dΦ (1/40 deg) a) H1

0

0.1

0.2

-1 -0.5 0 0.5 1 t' Λ 0.08 GeV^2

1/σ dσ/dcos θ^* b) H1

0

0.1

0 100 200 300

0.08 Λ t' Λ 0.2 GeV^2 0

0.1

0.2

-1 -0.5 0 0.5 1

0.08 Λ t' Λ 0.2 GeV^2

0

0.1

0.2

0 100 200 300

0.2 Λ t' Λ 0.5 GeV^2 0

0.1

0.2

-1 -0.5 0 0.5 1

0.2 Λ t' Λ 0.5 GeV^2

0 0.1 0.2

0 100 200 300

0.5 Λ t' Λ 1.0 GeV^2

0 0.1 0.2

-1 -0.5 0 0.5 1

0.5 Λ t' Λ 1.0 GeV^2

0

0.2

0 100 200 300

1.0 Λ t' Λ 3.0 GeV^2

Φ (deg) 0

0.2

-1 -0.5 0 0.5 1

1.0 Λ t' Λ 3.0 GeV^2

cos θ^*