10

10^2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

10

10^2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 z d σ / d z ΜnbΝ

H1 p_{t,ψ} Γ 2 GeV

z d σ / d z ΜnbΝ

CS CS+CO Λ = 0

CS+CO Λ = 300 MeV

CS+CO Λ = 500 MeV

LO NRQCD resummed

p_{t,ψ} Γ 3 GeV