0

1

2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

0

1

2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

0

1

2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

0

1

2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0

1

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

0

1

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

0

1

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

0

1

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0

1

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

0

1

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

0

1

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

0

1

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0 0.5 1

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

0 0.5 1

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

0 0.5 1

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

0 0.5 1

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0 0.2 0.4

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 0 0.2 0.4

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 0 0.2 0.4

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 0 0.2 0.4

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

σ^~_{NC}

Q^2 = 100 GeV^2 Q^2 = 120 GeV^2 Q^2 = 150 GeV^2 Q^2 = 200 GeV^2

Q^2 = 250 GeV^2 Q^2 = 300 GeV^2 Q^2 = 400 GeV^2 Q^2 = 500 GeV^2

Q^2 = 650 GeV^2 Q^2 = 800 GeV^2 Q^2 = 1000 GeV^2 Q^2 = 1200 GeV^2

Q^2 = 1500 GeV^2 Q^2 = 2000 GeV^2 Q^2 = 3000 GeV^2 Q^2 = 5000 GeV^2

Q^2 = 8000 GeV^2 Q^2 = 12000 GeV^2 Q^2 = 20000 GeV^2

x

Q^2 = 30000 GeV^2

H1 Collaboration

H1 e^+p 99-00 H1 e^−p σ^~_{NC,QCD} σ^~_{NC,FL=0} H1 PDF 2000

Neutral Current