50 100 150

50 100 150

θ^μ Μ ^o Ν

Φ Muons

100 200 300 400

1 2 3 4 5

p_t ^μ ΜGeVΝ

Φ Muons

H1

100 200 300 400

0.9 0.95 1 z

Φ Events

50 100 150 200

60 80 100 120 140

W_{γp} ΜGeVΝ

Φ Events

25 50 75 100

-0.5 0 0.5

cos (θ^*)

Φ Events

20 40 60 80 100

-100 0 100

ϕ^* Μ ^o Ν

Φ Events

1 10 10^2

10 20 30

p_{t,}^2 _μ+ _μ− ΜGeV^2Ν

Φ Events

Data Simulation