0

4000

8000

12000

-5 0 5 DCA(cm)

Number protons

0

200

400

600

-5 0 5 DCA(cm)

Number deuterons

0

3000

6000

9000

-5 0 5 DCA(cm)

Number anti-protons

0

4

8

12

-5 0 5 DCA(cm)

Number anti-deuterons