0 200 400 600

10^{-4} 10^{-3}

dσ_π/dx ΜnbΝ

H1 data

DIR + RES CCFM (CASCADE) DIR NLO (Aurenche et al.) mod. LO BFKL

2 Λ Q^2 Λ 8 GeV^2

0 20 40 60 80

10^{-4} 10^{-3}

8 Λ Q^2 Λ 20 GeV^2

0 10 20

10^{-4} 10^{-3}

20 Λ Q^2 Λ 70 GeV^2

x p^*_{T,π} Γ 3.5 GeV