10^{-1} 1

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07

dσ_π/dx_π ΜnbΝ

2 Λ Q^2 Λ 4.5 GeV^2

H1 DATA DIR + RES CCFM (CASCADE) DIR mod. BFKL CDM

10^{-1} 1 10

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07

4.5 Λ Q^2 Λ 15 GeV^2

10^{-1} 1 10

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07

15 Λ Q^2 Λ 70 GeV^2

x_π p^*_{T,π} Γ 2.5 GeV