0

0.2

0.4

10^{-5} 10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1 0 0.25 0.5 0.75 1

10^{-5} 10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0

0.5

1

10^{-5} 10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

x

F_2

Q^2 = 0.5 GeV^2

x

F_2

Q^2 = 2 GeV^2

x

F_2

Q^2 = 7 GeV^2

E665 NMC SLAC

H1 1997 H1 SV 1995 ZEUS BPT

H1 QEDC 1997

ALLM97