0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1 x

F_2^{bb_}

Q^2= 200 GeV^2 H1 Data

(b) 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

10^{-2} 10^{-1} 1

Q^2= 650 GeV^2 H1 PDF 2000 (ZM-VFNS) MRST03 (VFNS)

x