10^{-2}

10^{-1}

1

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1 x f^{qq} _

Q^2= 200 GeV^2 H1 PDF 2000 (ZM-VFNS)

10^{-2}

10^{-1}

1

10^{-2} 10^{-1} 1

H1 Data f^{cc} _ f^{bb} _ ZEUS D f^{cc} _

Q^2= 650 GeV^2

x