H1 I. Q(D^∗) = Q(μ); ΔΦ < 90^∘

� Data (RCC) Data (WCC) 2 dim. fit H1 II. Q(D^∗) = Q(μ); ΔΦ ≥ 90^∘

H1 III. Q(D^∗) ≠ Q(μ); ΔΦ < 90^∘ H1

e) c) b)

d)

IV. Q(D^∗) ≠ Q(μ); ΔΦ ≥ 90^∘