0 0.0025

0.005

0.0075

0.01

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} x σ^{ψbb} _

Q^2= 12 GeV^2

x

0

0.01

0.02

0.03

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}

Q^2= 25 GeV^2

x

0

0.01

0.02

0.03

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}

Q^2= 60 GeV^2

x

0

0.02

0.04

0.06

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}

Q^2= 200 GeV^2

x

0

0.02

0.04

0.06

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}

Q^2= 650 GeV^2

x

H1 Data H1 Data (High Q^2) MRST04 CTEQ6HQ CCFM