0ρ 0.0 0.1 0.2

0ρ/dσ dσ1/

-3 10

-1 10

10

310

510

710

H1 C 0.0 0.5 1.0

/dC σ dσ1/

-3 10

-1 10

10

310

510

710 810

H1 C