Q / GeV

0 50 100

〉_cτ〈

0.00

0.05

0.10

0.15

0.15 H1

Q / GeV

0 50 100

〉τ〈

0.0

0.1

0.2

0.3 H1

Q / GeV

0 50 100

〉B〈

0.0

0.1

0.2

0.3 0.3 H1

Q / GeV

0 50 100

〉_0ρ〈

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.08 H1

Q / GeV

0 50 100

〉C〈

0.0

0.2

0.4 H1_{H1 Data}

) + PC 2 sα NLO( )^2_sα

NLO(

H1