η -0.5 0 0.5 1

[pb] η/dσd

0

50

100 Data Pythia Cascade had ⊗ NLO QCD ejjX

→Xb eb → ep

η 0

⊗

→

> 0.85 obs γx

η 0

⊗

→ BEAUTY

η 0

⊗

→ (d)

η 0

⊗

→ H1

η 0

⊗

→

η 0