0 0.25 0.5 0.75 1 1.25

-2 0 2 4

0 0.25 0.5 0.75 1 1.25

-2 0 2 4

0

1

-4 -2 0 2 4 dσ_{vis}/dη ΜnbΝ

HVQDIS

CASCADE

H1 Data