10^{-2}

10^{-1}

1

0.2 0.4 0.6 0.8

1

0.2 0.4 0.6 0.8 0

2

4

6

0.2 0.4 0.6 0.8

1

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

10^{-2}

10^{-1}

1 HVQDIS

CASCADE

H1 Data

dσ_{vis}/dx^{obs}_γ ΜnbΝ

2ΩQ^2Ω5 GeV^2 5ΛQ^2Ω10 GeV^2 10ΛQ^2Ω100 GeV^2

d^2σ_{vis}/dQ^2dx^{obs}_γ Μnb GeV^{-2} Ν x^{obs}_γ