W [GeV]

180 190 200 210 220 230 240

[nb] Yγ→pγσ

2

3

4

5^{H1 Data}_{=0.26BFKL} sα =2.73 δ fit: δW =0.14

BFKL sα LLA BFKL =0.37

BFKL sα LLA BFKL

at large |t| γ H1 Diffractive Scattering of

2 4 < |t| < 36 GeV < 0.05 IPy 2

3

4

5